en	new.page_title
da	Opret %entity_name%

en	show.page_title
da	%entity_name% (#%entity_id%)

en	edit.page_title
da	Ret %entity_name% (#%entity_id%)

en	list.page_title
da	%entity_name%

en	search.page_title
da	{0} Intet resultat|{1} Der blev fundet <strong>1</strong> emne|]1,Inf] Der blev fundet <strong>%count%</strong> emner

en	search.no_results
da	Intet resultat.

en	list.row_actions
da	Handlinger

en	paginator.first
da	Første

en	paginator.previous
da	Forrige

en	paginator.next
da	Næste

en	paginator.last
da	Sidste

en	paginator.counter
da	<strong>%start%</strong> - <strong>%end%</strong> af <strong>%results%</strong>

en	label.true
da	Ja

en	label.false
da	Nej

en	label.empty
da	Tom

en	label.null
da	Null

en	label.nullable_field
da	Efterlad tom

en	label.object
da	PHP Objekt

en	label.inaccessible
da	Utilgængelig

en	label.inaccessible.explanation
da	Der findes ingen getter metode for dette felt eller også er det ikke et tilgængeligt felt

en	user.logged_in_as
da	Logget ind som

en	user.unnamed
da	Unavngiven bruger

en	user.anonymous
da	Anonym bruger

en	user.signout
da	Log ud

en	user.exit_impersonation
da	Stop brugerovertagelse

en	delete_modal.title
da	Er du sikker på du vil slette dette emne?

en	delete_modal.content
da	Denne operation kan ikke fortrydes.

en	delete_modal.action
da	Slet

en	action.add_new_item
da	Tilføj nyt emne

en	action.add_another_item
da	Tilføj endnu et emne

en	action.remove_item
da	Slet emnet

en	action.choose_file
da	Vælg fil

en	errors
da	Fejl|Fejl

en	form.are_you_sure
da	Du har ikke gemt ændringerne til denne form.

en	show.remaining_items
da	{1} der er et andet emne der ikke vises i denne liste|]1,Inf] der er %count% andre emner der ikke vises i denne liste

en	exception.entity_not_found
da	Emnet er ikke længerer tilgængeligt.

en	exception.entity_remove
da	Dette emne kan ikke slettes, da der er andre emner der er afhængige af det.

en	exception.forbidden_action
da	Denne handling kan ikke udføres på dette emne.

en	exception.no_entities_configured
da	Applikationen er ikke korrekt konfigureret.

en	exception.undefined_entity
da	Applikationen er ikke korrekt konfigureret for denne type emner.

en	login.username
da	Username

en	login.password
da	Password

en	login.sign_in
da	Sign in