en	new.page_title
bg	Създаване на %entity_name%

en	show.page_title
bg	%entity_name% (#%entity_id%)

en	edit.page_title
bg	Редактиране на %entity_name% (#%entity_id%)

en	list.page_title
bg	%entity_name%

en	search.page_title
bg	{0} Няма резултати|{1} Един резултат|]1,Inf] <strong>%count%</strong> резултата

en	search.no_results
bg	Няма резултати.

en	list.row_actions
bg	Действия

en	paginator.first
bg	Първа

en	paginator.previous
bg	Предишна

en	paginator.next
bg	Следваща

en	paginator.last
bg	Последна

en	paginator.counter
bg	<strong>%start%</strong>–<strong>%end%</strong> от <strong>%results%</strong>

en	paginator.results
bg	{0} Няма резултати|{1} <strong>1</strong> резултат|]1,Inf] <strong>%count%</strong> резултата

en	label.true
bg	Да

en	label.false
bg	Не

en	label.empty
bg	Празно

en	label.null

en	label.nullable_field
bg	Да се остави празно

en	label.object
bg	Обект от PHP

en	label.inaccessible
bg	Недостъпно

en	label.inaccessible.explanation
bg	За това поле не съществува обектов метод за достъп (getter), нито пък съответната обектова променлива е публично достъпна (public).

en	user.logged_in_as
bg	Влезли сте като

en	user.unnamed
bg	Безименен потребител

en	user.anonymous
bg	Анонимен потребител

en	user.signout
bg	Изход

en	user.exit_impersonation
bg	Изход от представянето

en	delete_modal.title
bg	Наистина ли желаете да изтриете записа?

en	delete_modal.content
bg	Това действие е необратимо.

en	delete_modal.action
bg	Изтриване

en	action.add_new_item
bg	Добавяне на нов елемент

en	action.add_another_item
bg	Добавяне на още един елемент

en	action.remove_item
bg	Изтриване на елемента

en	action.choose_file
bg	Избор на файл

en	errors
bg	Грешка|Грешки

en	form.are_you_sure
bg	Не сте записали направените във формуляра промени.

en	form.tab.error_badge_title
bg	Едно невалидно поле|%count% невалидни полета

en	show.remaining_items
bg	{1} има още един елемент, който не е показан в списъка|]1,Inf] още %count% елемента не са показани в списъка

en	exception.entity_not_found
bg	Този елемент вече не е налице.

en	exception.entity_remove
bg	Този елемент не може да бъде изтрит, защото други елементи зависят от него.

en	exception.forbidden_action
bg	Заявеното действие не може да се изпълни за този елемент.

en	exception.no_entities_configured
bg	Приложението не е конфигурирано правилно.

en	exception.undefined_entity
bg	Приложението не е конфигурирано правилно за този вид елементи.

en	login.username
bg	Потребителско има

en	login.password
bg	Парола

en	login.sign_in
bg	Вход